\documentclass[
	pager=a4
	,headinclude=false
%	,DIV=9
	,oneside
]{scrbook}

%% Einstellungen für deutsche Sprache
\usepackage{fontspec}
%\setmainfont{GaramondNo8}
%\setsansfont{Fontin Sans}
%\setmonofont{Liberation Mono}

\usepackage{microtype}

\usepackage[ngerman]{babel}

\usepackage{mathtools}
\usepackage{amssymb}
%\usepackage{amsmath}
\usepackage{enumitem}

\usepackage{graphicx}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{caption}
\usepackage{float}

\usepackage{booktabs}
\usepackage{longtable}

\usepackage[babel]{csquotes}
\usepackage[
  backend=biber
  ,style=numeric
  ,language=german,
  maxnames=6
  ]{biblatex}
  
\addbibresource{literatur.bib}
%\addbibresource{citavi-generieter-lib.bib}

\renewcaptionname{ngerman}{\figurename}{Abb.}

\setkomafont{caption}{\rmfamily\scshape}
\setkomafont{captionlabel}{\normalfont\sffamily\small}

\title{Test}

\begin{document}

\maketitle

% Roma = große römische Zahl
% roma = kleine römische Zahl
% \pagenumbering{Roman} 
\frontmatter

\tableofcontents
\listoffigures

\clearpage
\setcounter{page}{1}
%arabic = arabische Zahl
%\pagenumbering{arabic}
\mainmatter
\include{chap/einfuehrung}

\backmatter
\printbibliography

\end{document}

